19

O N 18^ON 17^ON 16^ON 15^ON 14^ON 13^ON 12^ON 11^ON 10^ON 9^ON 8^ON

1000

900 800 700 600 500 400 300 200 100

Pressure (hPa)

-12

-12

-12

-12

-8

-8

-8

-4

-4

-4

0

0

0

U (m/s) T511 24 hour Forecast from control

19

ON 18^ON 17^ON 16^ON 15^ON 14^ON 13^ON 12^ON 11^ON 10^ON 9^ON 8^ON

1000

900 800 700 600 500 400 300 200 100

Pressure (hPa)

-16

-16

-12

-12

-12

-12

-8

-8

-8

-4

-4

-4

-4

0

0

U (m/s) T511 Analysis With Dropsondes (control)

19

O N 18^ON 17^ON 16^ON 15^ON 14^ON 13^ON 12^ON 11^ON 10^ON 9^ON 8^ON

1000

900 800 700 600 500 400 300 200 100

Pressure (hPa)

-12

-12

-12

-8

-8

-4

-4

-4

0

0

0

4

U (m/s) T511 Analysis Without Dropsondes