902

867

852

967

965

956

949

961

955

948 949

954

949

953

946 940

958

954

948

937

920

920

943 940 936

938

937 932 924

930

910 904

903

934 931 926

930 916 920 900 894

893 911

924 916

910 903 882 880

888

916

907 906 900 893 891 882

873

879

899

884

884

870 868 867

915

918 922

926

960 946 943

956

220222/0000 300-mb height (dam), wind (kt), contour every 9 dam