70

90

110

130

150

300-mb Height (dam), wind (kt) 180302/1200F000

864 873 882

882 891

900 909

918

927

936

945 954

963

3

3

3

3

3

3 3

3

3 3 3 3

3 3

3

6

6 6

6 6

9 9

9