20 091 7 23 075 9

28 028 27

33 990 30

23 119 13

21 075 16

34 32

24 079 4

30 30

24 092 8

14 105 3

121

24 141 18

29 032 26 31 013 26

25 21

19 18

27 25

25 090 7

30 035 28

28 27

28 060 25

37 36

037

26 074 22

34 026

28 006 27

20 088 6

20 069 17

28 053 22

5

32 32

12

28 28 32 32

34 974 32

22 088 9

19 7

34 34

24 075 17

32 982 30

19 117 7

28 067 22

30 28

23 085 7

21 136 12

28 044 24

23 19

24 040 20

25 098 6

19 065 15 23 21

26 080 12

23 062 19

30 27

31 032 28

39 37

22 101 4

28 072 24 27 008 23

28 25

26 060 24

19 7

24 072 21

36

32 999 29

29 031 26

32 015 28

27 26

28 28

36 952 33

36 959

19 7

21 271 14

24 111 18

23 048 20

25 098 22

29 075 26

21 061 19

34 30

23 067 18 24 071 16

31 009 29 31 041 28

34 969

27 081 14 25 070 10

24 065 22

22 13

28 25 30 27

36 940

24 044 21

23 117 10

089

100206/1600 SKYC TMPF WSYM SMSL DWPF BRBK