250

143

264

235

217 142

270

250

248 238

168

258

198

194 255

129

163

128

247

175

167

176

223

186

197

229

229 242

185

267

250

243

256 258

251

263

263 262

258 248 250

219 202

105

160

214 183

202 190 184

242

251

204

112

115 077

133 171 254

271

291 279 277

252

254

250

260

285

249

212 221

281

280

266

246

109

195

198

256

246

234

167

239

230125/1700 Sea Level Pressure. Contour every 4 mb.