153

277

265

310

296

287

322

330

354

365

342

320

350

361 353

316 293

335

329

336

271

312

303

294

271 231

235

189

198

204 273

166

172

182

190

224 210

156

380

371

380

378

372

346

329

353 331

312

300

316

282

265

235

297 225

191

175

136

192

371 372

366

358

344

348 317

332 317

334 329

280

298

280 255

237

216

238

197

178 122

149

122

358 338 348

332

322

344 329

332

238

246 296

267

215

203

152

138 108

124

128 241

229 166 202 135

131 104

137

370

265

240122/1200 Sea Level Pressure. Contour every 4 mb.