166

288

264

302

284

276

288

163

161

180

191

172

155

185

201 192

151 146

164

165

179

141

161

160

181

159 148

149

133

138

162 170

121

122

132

152

165

156

196

232

225

199

228

231

185

204 209

180

192

218

198

177

198

227 216

179

177

202

180

242 273

259

268

252

267 252

242

229

283 271

245

259

271 259

240

259

227

231

209 203

217

174

275 285 280

281

268

272 277

272

264 275

285

264

269

222

213 144 185

134

122 280

286 244 268 208

177 104

209

226

240903/1200 Sea Level Pressure. Contour every 4 mb.