34 37

37 28

37

34

39

36

32

28

32

28

36

31

31

36

30

30

28

37

48

55

57

48

50

53

52

48

55

25

28

34

42 41

38

38

43

42

44

45

36

41

24 27

28

23

30 36

38

46

37

35

36

37

31

27

24

41

56

50

31

39

47

37

37

37

38

32

39

240113/1800 Sfc. Temp (F). Contour in multiples of 5.