69

50 54 52

50

50

61

48

57

59

45

50

56

54

50

50

59

50

76 76

77

76

71

74

79

77

74 73 75

82 77

76

73

81 76

72

73

67

70 75

77 77

73 73

77

75

76 74

75

69

53

64

63

69 65

73 64

70

70

71 68

64

68

66 64

68

69

62

69

69

64 66 60

59 62

71 72 67

54 66

68 65 60

57

62 60 59

54

55 58 60

53

47 53

58

56 61 57

52

57

53 49 52 51

58

48

56

57

62 55 53

52 52 55

55

49 49

56

50

46

53

52

44

53 59 50

58

50

49 52 55

54

50 52 54

46

54

55 55

58

56

56 64

50

53

42 48

54

54 49

57

51

49 49

59 57 65

55

57

55

61

62

56

63

56 59

60

65

53 57

61

60

70 69

59

56

55

54

74

74

64

54 61

77 68

69

73

50 51

64

66

59

64

57

61

73

56

72

63

76

66

54

84

74 72 75

57

240903/1200 Sfc. Temp (F). Contour in multiples of 10.