75

76

81

74

64

73

78

81

64

70 75

79

66 77

79 73

72 66

64

76 77

70

73

75

58

60 75

73

64 74

81

79

66

71

69

74

66

75

65

71

79

70

79

59

76

75

67

69

80

65

79

75

52

79

79

82

55

68

54 63

75 59

61

66

63

55

50 54

66

61 52

59

63

74

54

48

54

52

66

250828/1800 Temperature (deg. F). Contour every 10 F.