39 31 16 0 79 31 7 0 57 42

13 0 102 36 10 0 211 39

132 22

14 0 203 36 9 0 58 43

17 0 46 42

-1 58 195 43

4 0 153 40

2 0 152 44

4 1 126 40

3 0 132 41

3 0 160 44

9 0 80 37 5 0 310 42

-1 19 285 38

3 0 352 44

0 2 198 20

2 0 382 45

-4 19 483 50

-5 54 205 48

-5 50 396 50

-3 21 460 51

-1 6 386 50

6 1 32 43

9 0 97 36 9 0 203 35

6 0 217 42 3 0 330 47

-2 6 385 49

-4 13 504 51 7 0 238 30

10 0 151 32

4 0 2 0

11 0 93 35

11 0 200 34 3 0 348 49

-2 6 438 50

-6 12 634 57

-5 11 526 53

1 0 2 0

0 38 9 0 86 40

11 0 97 34

10 0 193 35

7 0 285 46

8 0 303 47

1 0 306 48

-1 2 240 58

0 1

6 0 54 45

5 0 162 44

7 0 73 41 5 0 176 44 2 4 96 50 6 0 79 42 5 0 80 45 2 0

1 0 135 52

7 0 41 41

15 0 98 23

4 0 122 47 6 0 31 44

0 4 137 54 2 0 46 41

4 0 65 46

13 0 64 26

12 0 85 32

-2 4 327 51

12 0 81 33

-2 4 269 50

-5 16 510 53

-6 70 531 55

Severe Weather Indices, 00Z Day 2