53 36 15 0 93 34 2 0 146 54

10 0 113 42 14 0 82 34

73 45

25 0 77 35 13 0 46 39

14 0 67 39

1 2 163 43

-1 56 166 43

4 0 134 41

12 0 75 35

2 1 97 38

10 0 30 34 9 0 102 44

5 0 86 39

7 0 284 41

-2 126 380 46

-2 12 366 48

-3 16 418 48

-5 85 229 46

-4 69 249 45

-4 18 468 51

-5 33 514 53

6 0 251 45

8 3 159 41

11 0 62 32

11 0 44 34

12 0 60 36 7 0 235 47

-3 22 351 50

-4 16 479 52

-5 23 546 57

10 0 103 33

8 0 2 0

7 0 154 43

14 0 57 31

14 0 51 32 11 0 187 48

-2 6 395 52

-5 8 572 57

-5 18 471 57

4 0 0 0

3 0 4 0 157 54

14 0 102 33

15 0 73 30

13 0 59 31

14 0 86 31

3 0 42 45 1 0 303 51

2 0 82 51

1 2

4 0 110 52

10 0 270 50

9 0 234 51 6 0 127 43 2 0 104 49 4 0 62 47 3 0 75 49 2 0

2 0 135 54

4 0 122 52

14 0 132 39

7 0 95 45 6 0 61 44

3 0 38 49 3 0 57 50

3 0 79 51

8 0 47 46

14 0 110 32

4 0 250 51

13 0 96 34

1 0 242 50

-4 4 527 55

10 0 58 31

-2 38 225 48

3 0 178 44

Severe Weather Indices, 12Z Day 1